-- 修复xq_client_log表字段长度问题
-- 解决Data truncation: Data too long for column 'latitude'错误

-- 检查当前字段长度
SELECT 
    COLUMN_NAME,
    DATA_TYPE,
    CHARACTER_MAXIMUM_LENGTH,
    NUMERIC_PRECISION,
    NUMERIC_SCALE
FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS 
WHERE TABLE_SCHEMA = DATABASE() 
AND TABLE_NAME = 'xq_client_log'
AND COLUMN_NAME IN ('latitude', 'longitude', 'device_voltage', 'device_temp');

-- 修改latitude字段长度
ALTER TABLE xq_client_log MODIFY COLUMN latitude VARCHAR(50) DEFAULT NULL COMMENT '纬度';

-- 修改longitude字段长度  
ALTER TABLE xq_client_log MODIFY COLUMN longitude VARCHAR(50) DEFAULT NULL COMMENT '经度';

-- 修改device_voltage字段长度
ALTER TABLE xq_client_log MODIFY COLUMN device_voltage VARCHAR(50) DEFAULT NULL COMMENT '设备电量';

-- 修改device_temp字段长度
ALTER TABLE xq_client_log MODIFY COLUMN device_temp VARCHAR(50) DEFAULT NULL COMMENT '设备温度';

-- 显示修改后的表结构
DESCRIBE xq_client_log;
