-- 在iot_device_data表中添加tenant_id字段，关联到sys_tenant表的主键
-- 用于实现租户设备分配功能

ALTER TABLE `iot_device_data` 
ADD COLUMN `tenant_id` int(11) DEFAULT NULL COMMENT '租户ID，关联sys_tenant表主键';

-- 添加外键约束（可选）
-- ALTER TABLE `iot_device_data` 
-- ADD CONSTRAINT `fk_iot_device_tenant` 
-- FOREIGN KEY (`tenant_id`) REFERENCES `sys_tenant`(`id`) ON DELETE SET NULL;
