-- 检查并添加 update_time 字段到 iot_device_data 表
-- 如果字段不存在则添加，如果存在则跳过

-- 检查字段是否存在
SELECT COLUMN_NAME 
FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS 
WHERE TABLE_SCHEMA = DATABASE() 
  AND TABLE_NAME = 'iot_device_data' 
  AND COLUMN_NAME = 'update_time';

-- 如果上面的查询没有返回结果，说明字段不存在，需要添加
-- 添加 update_time 字段
ALTER TABLE `iot_device_data` 
ADD COLUMN `update_time` datetime DEFAULT NULL COMMENT '更新时间' 
AFTER `create_time`;

-- 添加 create_time 字段（如果不存在）
ALTER TABLE `iot_device_data` 
ADD COLUMN `create_time` datetime DEFAULT NULL COMMENT '创建时间' 
AFTER `tenant_id`;

-- 为现有数据设置默认的创建时间和更新时间
UPDATE `iot_device_data` 
SET `create_time` = NOW(), 
    `update_time` = NOW() 
WHERE `create_time` IS NULL OR `update_time` IS NULL;
