-- 测试单条记录插入，避免批量插入问题

-- 1. 清空xq_client_log表
TRUNCATE TABLE xq_client_log;

-- 2. 手动插入一条测试记录
INSERT INTO xq_client_log (
    device_id, 
    battery, 
    temperature, 
    deviceld,
    latitude, 
    longitude, 
    steps, 
    time
) VALUES (
    '24075000139',
    '3.300',
    '25.80',
    'test_device_id',
    '30.481277875444164',
    '114.401791',
    21,
    NOW()
);

-- 3. 检查插入结果
SELECT * FROM xq_client_log WHERE device_id = '24075000139';

-- 4. 检查表结构
DESCRIBE xq_client_log;
