-- 直接修复xq_client_log表的latitude字段长度问题
-- 解决Data truncation错误

-- 1. 检查当前latitude字段长度
SELECT 
    COLUMN_NAME,
    DATA_TYPE,
    CHARACTER_MAXIMUM_LENGTH,
    NUMERIC_PRECISION,
    NUMERIC_SCALE
FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS 
WHERE TABLE_SCHEMA = DATABASE() 
AND TABLE_NAME = 'xq_client_log'
AND COLUMN_NAME = 'latitude';

-- 2. 修改latitude字段长度为更大的值
ALTER TABLE xq_client_log MODIFY COLUMN latitude VARCHAR(200) DEFAULT NULL COMMENT '纬度';

-- 3. 修改longitude字段长度为更大的值
ALTER TABLE xq_client_log MODIFY COLUMN longitude VARCHAR(200) DEFAULT NULL COMMENT '经度';

-- 4. 修改其他可能超长的字段
ALTER TABLE xq_client_log MODIFY COLUMN device_voltage VARCHAR(200) DEFAULT NULL COMMENT '设备电量';
ALTER TABLE xq_client_log MODIFY COLUMN device_temp VARCHAR(200) DEFAULT NULL COMMENT '设备温度';
ALTER TABLE xq_client_log MODIFY COLUMN server_device_id VARCHAR(200) DEFAULT NULL COMMENT '主机设备ID';

-- 5. 验证修改结果
SELECT 
    COLUMN_NAME,
    DATA_TYPE,
    CHARACTER_MAXIMUM_LENGTH
FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS 
WHERE TABLE_SCHEMA = DATABASE() 
AND TABLE_NAME = 'xq_client_log'
AND COLUMN_NAME IN ('latitude', 'longitude', 'device_voltage', 'device_temp', 'server_device_id');
