-- 清空xq_client_log表并重新同步测试

-- 1. 清空现有数据
TRUNCATE TABLE xq_client_log;

-- 2. 检查表是否为空
SELECT COUNT(*) as record_count FROM xq_client_log;

-- 3. 显示表结构
DESCRIBE xq_client_log;
